南宫NG28

搜索
产品先容
参数

  产品先容


  触摸屏


  提供21inch以下电容式触控屏,结构包括GF、GFF、G+G、P+G等。触控Film-Sensor卷对卷黄光制程,Sensor与盖板的贴合凭证尺寸与结构接纳OCA、SCA、水胶均可对应。

      制程能力:
            F-Sensor Line/Space:20/20μm
            G-Sensor Line/Space:70/80μm
            Film厚度:50μm
            贴合公差:7inch以下,±0.1mm
                            7~15inch以下,±0.15mm


  应用领域:便携终端、教育、安防监控、智能家电、智慧家居、智能汽车

未找到响应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个

联系南宫NG28

谢会英

电话:0791-88167261

手机:15083802573

邮箱:lucyxie@lcetron.com

公司地点:江西省南昌市高新开发区京东大道1699号

版权所有:南宫NG28   赣ICP备16001829号   网站建设:中企动力 南昌

【网站地图】【sitemap】