南宫NG28

搜索
目今位置:
首页
/
/
/
/
触控显示一体化模组
产品先容
参数

  产品先容


  触控显示一体化模组

 

        接纳OCA、水胶举行显示屏全贴合 ,拥有全自动全贴合、点硅酮胶、制品M-AOI等行业先进装备 ,提供触控显示一体化产品及效劳。

 

      制程能力:
             贴合OCA厚度:100μm、150μm
             贴合公差:7inch以下 ,±0.15mm
                        7~15inch ,±0.2mm


  产品应用:便携终端、教育、安防监控、智能家电、智慧家居、智能汽车

未找到响应参数组 ,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个

联系南宫NG28

谢会英

电话:0791-88167261

手机:15083802573

邮箱:lucyxie@lcetron.com

公司地点:江西省南昌市高新开发区京东大道1699号

版权所有:南宫NG28   赣ICP备16001829号   网站建设:中企动力 南昌

【网站地图】【sitemap】